; LLID.def : Declares the module parameters for the application.

NAME         LLID
DESCRIPTION  'LLID Windows Application'
EXETYPE      WINDOWS

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE     1024   ; initial heap size
; Stack size is passed as argument to linker's /STACK option


IMPORTS
        ONEW    = llo.oNew
        ODEL    = LLO.oDel
        OACCESS = LLO.oAccess
        OASSIGN = LLO.oAssign
        OINVOKE = LLO.oInvoke

        IGET    = LLI.iGet
        IPUT    = LLI.iPut
        ICOPY   = LLI.iCopy
        
